<template>
	<view class="Bioindustry">
		<view class="BioindustryDevelopment">
			<view class="contentTxet">
				<text>绵阳市与中国广核集团在成都召开工作座谈会达成一致共识，共同推动国家核医疗健康产业基地建设，并与中广核核技术发展股份有限公司签署战略合作框架协议。11月26日，双方合作取得实质性进展——游仙区与中广核核技术发展股份有限公司签署项目投资协议。根据协议，中广核技投资2.7亿元建设医用同位素生产基地项目，投资10亿元建设质子医疗装备制造基地；中广核久源科技有限公司投资3500万元建设核测控装备研发制造基地。</text>
			</view>
		</view>
		<view class="foot">
			<view class="represent">
				<text>代表企业</text>
			</view>
			<view class="representItem">
				<view class="enterpriselogo">

				</view>
				<view class="enterprisename">
					<text>中广核科技（绵阳）</text>
				</view>
			</view>
		</view>
	</view>

</template>

<script>
</script>

<style lang="scss">
	.Bioindustry{
		.BioindustryDevelopment {
				padding-top: 40rpx;
				width: 750rpx;
				background-color: #FFFFFF;
				.contentTxet {
					width: 700rpx;
					margin-left: 40rpx;
				}
			}
			//尾部
			.foot {
				width: 690rpx;
				height: 430rpx;
				background-color: #FFFFFF;
				border-radius: 10rpx;
				margin-top: 40rpx;
				margin-left: 30rpx;
				padding-left: 30rpx;
				box-sizing: border-box;
			
				.represent {
					color: #697BFF;
					font-size: 30rpx;
				}
			
				.representItem {
					width: 630rpx;
					height: 65rpx;
					background-color: #D8DDFF;
					display: flex;
			
					.enterpriselogo {
						width: 90rpx;
						height: 65rpx;
						background-color: #5B6EDE;
					}
			
					.enterprisename {
						line-height: 65rpx;
						font-size: 26rpx;
						padding-left: 40rpx;
					}
				}
			}
	}
	
</style>
